<template>
	<view class="charts-box" style="min-height: 630rpx;">
		<qiun-data-charts type="ring" :opts="opts" :chartData="chartData" style="width: 630rpx; height: 600rpx;" />
	</view>
</template>

<script>
	export default {
		data() {
			return {
				chartData: {},
				//您可以通过修改 config-ucharts.js 文件中下标为 ['ring'] 的节点来配置全局默认参数，如都是默认参数，
				// 此处可以不传 opts 。实际应用过程中 opts 只需传入与全局默认参数中不一致的【某一个属性】
				// 即可实现同类型的图表显示不同的样式，达到页面简洁的需求。
				opts: {
					rotate: false,
					rotateLock: false,
					color: ['#1372FF', '#F89F2A', '#02C493'],
					padding: [10, 15, 15, 10],
					dataLabel: true,
					enableScroll: false,
					legend: {
						show: true,
						position: "bottom",
						lineHeight: 25
					},
					title: {
						name: "",
						fontSize: 15,
						color: "#666666"
					},
					subtitle: {
						name: "",
						fontSize: 25,
						color: "#7cb5ec"
					},
					extra: {
						ring: {
							ringWidth: 35,
							activeOpacity: 0.5,
							activeRadius: 10,
							offsetAngle: 0,
							labelWidth: 10,
							border: false,
							borderWidth: 3,
							borderColor: "#FFFFFF"
						}
					},
				}
			};
		},
		onReady() {
			this.getServerData();
		},
		methods: {
			getServerData() {
				//模拟从服务器获取数据时的延时
				setTimeout(() => {
					//模拟服务器返回数据，如果数据格式和标准格式不同，需自行按下面的格式拼接
					let res = {
						series: [{
							data: [{
									"name": "房费",
									"value": 21964.00,
									"labelText": "房费 72%"
								},
								{
									"name": "商品",
									"value": 6514.00,
									"labelText": "商品 21%"
								},
								{
									"name": "其他",
									"value": 2514.00,
									"labelText": "其他 7%",
								},

							],

						}]
					};
					this.chartData = JSON.parse(JSON.stringify(res));
				}, 500);
			},
		}
	};
</script>

<style scoped>
	/* 请根据实际需求修改父元素尺寸，组件自动识别宽高 */
	.charts-box {
		width: 630rpx;
		height: 600rpx;
	}
</style>